-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252096899755
cusum  =  0.146866269043
eta  =  0.512237587021
hl_amp_ratio  =  0.57503761146
kurtosis  =  -0.862393901669
n_points  =  361
period  =  0.571453410646
period_SNR  =  40.1057018363
period_log10FAP  =  -42.0928173639
period_uncertainty  =  9.05401838546e-05
phase_cusum  =  0.212707269294
phase_eta  =  0.440381175595
phi21  =  -2.40915011433
phi31  =  -1.20973581294
quartile31  =  0.35
r21  =  0.363113927986
r31  =  0.252749211494
shapiro_w  =  0.952516794205
skewness  =  -0.435559118586
slope_per10  =  -0.0660918697182
slope_per90  =  0.10412809507
stetson_k  =  0.81398452451
weighted_mean  =  13.9047011233
weighted_std  =  0.222009255188
