-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.449094224316
cusum  =  0.279753414814
eta  =  0.565305161424
hl_amp_ratio  =  0.452009952806
kurtosis  =  -0.855986743207
n_points  =  68
period  =  0.351827833186
period_SNR  =  11.1940292125
period_log10FAP  =  -5.35515756939
period_uncertainty  =  3.2824353804e-05
phase_cusum  =  0.377768904616
phase_eta  =  0.506743859739
phi21  =  2.83656271546
phi31  =  2.91535482277
quartile31  =  0.52
r21  =  0.263458856792
r31  =  0.142961941177
shapiro_w  =  0.923985958099
skewness  =  -0.564335420751
slope_per10  =  -0.0811675919098
slope_per90  =  0.217983333472
stetson_k  =  0.755075237019
weighted_mean  =  15.4443567315
weighted_std  =  0.342811039485
