-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.413112723885
cusum  =  0.171508893974
eta  =  0.499632853519
hl_amp_ratio  =  0.440197129842
kurtosis  =  -0.895341702367
n_points  =  239
period  =  0.460272582596
period_SNR  =  28.434754793
period_log10FAP  =  -27.9875334785
period_uncertainty  =  5.65751252854e-05
phase_cusum  =  0.250615145666
phase_eta  =  0.0654533995296
phi21  =  -2.28435005082
phi31  =  -4.21457531621
quartile31  =  0.625
r21  =  0.528893920771
r31  =  0.379483818471
shapiro_w  =  0.890441119671
skewness  =  -0.654561407529
slope_per10  =  -0.13366131745
slope_per90  =  0.289389738377
stetson_k  =  0.785387056234
weighted_mean  =  15.5296706915
weighted_std  =  0.365670606832
