-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.211566837898
cusum  =  0.19642929681
eta  =  0.621960333157
hl_amp_ratio  =  0.554801324616
kurtosis  =  -0.343007603155
n_points  =  340
period  =  0.357100933054
period_SNR  =  32.3609713953
period_log10FAP  =  -31.7099492983
period_uncertainty  =  4.31785423733e-05
phase_cusum  =  0.216290168042
phase_eta  =  0.706881226098
phi21  =  -1.78510947099
phi31  =  -3.86875726009
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.357858025178
r31  =  0.200956936716
shapiro_w  =  0.953736960888
skewness  =  -0.535871766733
slope_per10  =  -0.0497622100833
slope_per90  =  0.0505274452084
stetson_k  =  0.760350062067
weighted_mean  =  16.1297339345
weighted_std  =  0.212755966016
