-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261964532156
cusum  =  0.140031834686
eta  =  0.570066129513
hl_amp_ratio  =  1.07017423255
kurtosis  =  -1.06380707859
n_points  =  382
period  =  0.890984284996
period_SNR  =  65.1994772134
period_log10FAP  =  -70.2358450589
period_uncertainty  =  0.000223977963563
phase_cusum  =  0.286124095755
phase_eta  =  0.144971892819
phi21  =  0.428990544245
phi31  =  2.5671982394
quartile31  =  0.34
r21  =  0.0936391071652
r31  =  0.029771201093
shapiro_w  =  0.954008042812
skewness  =  -0.028196332654
slope_per10  =  -0.256333344926
slope_per90  =  0.288673203487
stetson_k  =  0.858226711975
weighted_mean  =  14.6929343503
weighted_std  =  0.18817322513
