-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.204969416456
cusum  =  0.119338585333
eta  =  0.508562797731
hl_amp_ratio  =  0.559211179087
kurtosis  =  -0.550439710187
n_points  =  390
period  =  0.600475253031
period_SNR  =  46.2381652745
period_log10FAP  =  -51.1064538218
period_uncertainty  =  9.62917363459e-05
phase_cusum  =  0.208064856056
phase_eta  =  0.318857226719
phi21  =  -2.17487830195
phi31  =  -4.03658778135
quartile31  =  0.2575
r21  =  0.409832203233
r31  =  0.23055319481
shapiro_w  =  0.946687579155
skewness  =  -0.599981299525
slope_per10  =  -0.124486029405
slope_per90  =  0.214193609183
stetson_k  =  0.802190207171
weighted_mean  =  13.902352867
weighted_std  =  0.16722373392
