-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.369654661709
cusum  =  0.110611224128
eta  =  0.611894652879
hl_amp_ratio  =  0.421879734985
kurtosis  =  -0.704178272495
n_points  =  232
period  =  0.491442541092
period_SNR  =  28.7527699225
period_log10FAP  =  -26.4284003221
period_uncertainty  =  8.13197828817e-05
phase_cusum  =  0.240127816123
phase_eta  =  0.149103234596
phi21  =  -2.26705239601
phi31  =  -1.14751647221
quartile31  =  0.53
r21  =  0.486576882764
r31  =  0.366921427432
shapiro_w  =  0.905890882015
skewness  =  -0.691403057959
slope_per10  =  -0.167359863904
slope_per90  =  0.347785754563
stetson_k  =  0.760924371563
weighted_mean  =  14.4469473684
weighted_std  =  0.332129909195
