-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290407412215
cusum  =  0.0979129498693
eta  =  0.635907657845
hl_amp_ratio  =  0.326878244607
kurtosis  =  -0.919108526483
n_points  =  267
period  =  0.505982078642
period_SNR  =  34.2257155983
period_log10FAP  =  -29.32415725
period_uncertainty  =  7.30343661609e-05
phase_cusum  =  0.218550778051
phase_eta  =  0.44860599876
phi21  =  -2.55051499733
phi31  =  -1.39429359146
quartile31  =  0.43
r21  =  0.435428180999
r31  =  0.169441112441
shapiro_w  =  0.911096811295
skewness  =  -0.5955482181
slope_per10  =  -0.077417212863
slope_per90  =  0.11183944739
stetson_k  =  0.727577937062
weighted_mean  =  15.6132791536
weighted_std  =  0.269537166969
