-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314799514975
cusum  =  0.14521982199
eta  =  0.600867856115
hl_amp_ratio  =  0.307268625098
kurtosis  =  -0.269017982874
n_points  =  296
period  =  0.534973449277
period_SNR  =  39.0607877122
period_log10FAP  =  -37.9147755505
period_uncertainty  =  8.08996886376e-05
phase_cusum  =  0.278282568504
phase_eta  =  0.158175108401
phi21  =  0.828018479328
phi31  =  2.10402614516
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.440021133673
r31  =  0.279722306829
shapiro_w  =  0.904329776764
skewness  =  -0.849761121392
slope_per10  =  -0.126310219384
slope_per90  =  0.230333333214
stetson_k  =  0.708496542964
weighted_mean  =  14.4118002545
weighted_std  =  0.233591830567
