-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278371317752
cusum  =  0.0971668990637
eta  =  0.631235131714
hl_amp_ratio  =  0.319918173775
kurtosis  =  -0.649893053936
n_points  =  333
period  =  0.48399435938
period_SNR  =  18.593568778
period_log10FAP  =  -16.8309436405
period_uncertainty  =  8.93025623341e-05
phase_cusum  =  0.192043849476
phase_eta  =  1.33183479776
phi21  =  1.09779449591
phi31  =  1.31919412033
quartile31  =  0.57
r21  =  0.490291514908
r31  =  0.0662687502436
shapiro_w  =  0.878536343575
skewness  =  -0.801217045249
slope_per10  =  -0.0611491809676
slope_per90  =  0.165050002281
stetson_k  =  0.728066896548
weighted_mean  =  13.9095284296
weighted_std  =  0.350783498929
