-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25168888713
cusum  =  0.166278687042
eta  =  0.488689157126
hl_amp_ratio  =  0.316767166489
kurtosis  =  -0.416374592721
n_points  =  333
period  =  0.542680284954
period_SNR  =  39.1446616317
period_log10FAP  =  -41.0977596049
period_uncertainty  =  8.02022192501e-05
phase_cusum  =  0.209549980987
phase_eta  =  0.458688298296
phi21  =  0.696190377767
phi31  =  1.80860863053
quartile31  =  0.34
r21  =  0.413073209904
r31  =  0.155385471518
shapiro_w  =  0.914904892445
skewness  =  -0.767336458836
slope_per10  =  -0.124390307608
slope_per90  =  0.141854141688
stetson_k  =  0.731664731631
weighted_mean  =  13.9908944303
weighted_std  =  0.21553304482
