-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298454917486
cusum  =  0.168887210241
eta  =  0.527076477691
hl_amp_ratio  =  0.579849460443
kurtosis  =  -0.439473290667
n_points  =  276
period  =  0.516606604232
period_SNR  =  39.8376187041
period_log10FAP  =  -38.2529810916
period_uncertainty  =  7.46670831057e-05
phase_cusum  =  0.228504163149
phase_eta  =  0.396532647496
phi21  =  4.05831487017
phi31  =  3.54980191802
quartile31  =  0.38
r21  =  0.286831548909
r31  =  0.0279111788914
shapiro_w  =  0.943697035313
skewness  =  -0.631025238957
slope_per10  =  -0.089371426711
slope_per90  =  0.291553272678
stetson_k  =  0.796769578455
weighted_mean  =  13.1329230769
weighted_std  =  0.239946936935
