-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259819253511
cusum  =  0.131053251791
eta  =  0.559521379705
hl_amp_ratio  =  0.454655190025
kurtosis  =  -0.36426697405
n_points  =  368
period  =  0.549595544785
period_SNR  =  46.3811286784
period_log10FAP  =  -52.1883945256
period_uncertainty  =  6.57686295286e-05
phase_cusum  =  0.260302440682
phase_eta  =  0.101188361814
phi21  =  0.929395583652
phi31  =  2.00160016239
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.443282887235
r31  =  0.220441788223
shapiro_w  =  0.940501213074
skewness  =  -0.680766954823
slope_per10  =  -0.119162031301
slope_per90  =  0.213156913088
stetson_k  =  0.752090543837
weighted_mean  =  14.6796777388
weighted_std  =  0.21212405
