-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331738326043
cusum  =  0.0822918268909
eta  =  0.61135145474
hl_amp_ratio  =  0.469930032901
kurtosis  =  -0.311377626399
n_points  =  302
period  =  0.52422728027
period_SNR  =  30.7330661668
period_log10FAP  =  -31.3431945762
period_uncertainty  =  7.49967511545e-05
phase_cusum  =  0.269034267853
phase_eta  =  0.625742548752
phi21  =  0.901821871125
phi31  =  1.47077117042
quartile31  =  0.41
r21  =  0.410477316723
r31  =  0.197758005254
shapiro_w  =  0.920987308025
skewness  =  -0.776506299808
slope_per10  =  -0.0478548010456
slope_per90  =  0.141775040473
stetson_k  =  0.778245321173
weighted_mean  =  12.7436308204
weighted_std  =  0.282786575527
