-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35269535204
cusum  =  0.157795758717
eta  =  0.712853906218
hl_amp_ratio  =  0.274138913331
kurtosis  =  -1.0752813161
n_points  =  322
period  =  0.511962277911
period_SNR  =  49.9173416436
period_log10FAP  =  -46.5198197049
period_uncertainty  =  7.48482877802e-05
phase_cusum  =  0.281060381925
phase_eta  =  0.0822604886694
phi21  =  0.846603095466
phi31  =  -1.45598545515
quartile31  =  0.6025
r21  =  0.408613707276
r31  =  0.335831054943
shapiro_w  =  0.873524725437
skewness  =  -0.602177109217
slope_per10  =  -0.143405073923
slope_per90  =  0.220357542729
stetson_k  =  0.748922872074
weighted_mean  =  14.6341054592
weighted_std  =  0.339365110957
