-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.498554471969
cusum  =  0.0884934446021
eta  =  0.841246855815
hl_amp_ratio  =  0.796161846275
kurtosis  =  -0.845311409822
n_points  =  223
period  =  0.39075047106
period_SNR  =  28.707859097
period_log10FAP  =  -22.2968836107
period_uncertainty  =  8.49498624018e-05
phase_cusum  =  0.273486855892
phase_eta  =  0.181808730025
phi21  =  -2.0955776492
phi31  =  -3.934212346
quartile31  =  0.745
r21  =  0.504309620292
r31  =  0.471915678404
shapiro_w  =  0.927434027195
skewness  =  -0.359119380572
slope_per10  =  -0.0863930037984
slope_per90  =  0.10529808506
stetson_k  =  0.86841404295
weighted_mean  =  10.2516360565
weighted_std  =  0.486569774299
