-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325643438135
cusum  =  0.110303240801
eta  =  0.557929485605
hl_amp_ratio  =  0.344921340474
kurtosis  =  -0.0808308683798
n_points  =  449
period  =  0.472702222447
period_SNR  =  53.0501053578
period_log10FAP  =  -59.7360269849
period_uncertainty  =  9.56016261647e-05
phase_cusum  =  0.21715452179
phase_eta  =  0.174164578591
phi21  =  3.9868091053
phi31  =  5.0255432165
quartile31  =  0.38
r21  =  0.49405347268
r31  =  0.286690667164
shapiro_w  =  0.88754683733
skewness  =  -0.94769279476
slope_per10  =  -0.0993940238064
slope_per90  =  0.116127054981
stetson_k  =  0.732022340014
weighted_mean  =  13.2335562196
weighted_std  =  0.274568663517
