-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327091627256
cusum  =  0.139884633924
eta  =  0.574646280766
hl_amp_ratio  =  0.304147379625
kurtosis  =  -0.0485650068361
n_points  =  246
period  =  0.524293330529
period_SNR  =  29.1062421039
period_log10FAP  =  -24.3377030753
period_uncertainty  =  9.45354031155e-05
phase_cusum  =  0.303442251213
phase_eta  =  0.184746126153
phi21  =  0.826511029929
phi31  =  4.92118882074
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.517933687619
r31  =  0.377238181226
shapiro_w  =  0.87736093998
skewness  =  -1.01239053118
slope_per10  =  -0.146207372488
slope_per90  =  0.166275647726
stetson_k  =  0.651443640353
weighted_mean  =  16.4804113337
weighted_std  =  0.308092865469
