-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.393209654258
cusum  =  0.104816485291
eta  =  0.552555769679
hl_amp_ratio  =  0.356361547088
kurtosis  =  -0.701295730613
n_points  =  337
period  =  0.479709136079
period_SNR  =  43.5839653722
period_log10FAP  =  -46.4499369268
period_uncertainty  =  6.40774129482e-05
phase_cusum  =  0.251843734424
phase_eta  =  0.110562188837
phi21  =  0.649428507443
phi31  =  1.57136499925
quartile31  =  0.51
r21  =  0.477459394311
r31  =  0.297560139698
shapiro_w  =  0.858982801437
skewness  =  -0.822043258646
slope_per10  =  -0.101924196688
slope_per90  =  0.111922829239
stetson_k  =  0.731043342402
weighted_mean  =  16.183772497
weighted_std  =  0.36463986413
