-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247504179042
cusum  =  0.086829009727
eta  =  0.611419931784
hl_amp_ratio  =  0.485449815011
kurtosis  =  0.18069479507
n_points  =  444
period  =  0.590712613636
period_SNR  =  42.6989590508
period_log10FAP  =  -44.5710597739
period_uncertainty  =  9.81315418445e-05
phase_cusum  =  0.232813944574
phase_eta  =  0.454416019773
phi21  =  3.8295390047
phi31  =  5.10061278326
quartile31  =  0.3
r21  =  0.52286431055
r31  =  0.291779434652
shapiro_w  =  0.943755745888
skewness  =  -0.538856647578
slope_per10  =  -0.0931578430162
slope_per90  =  0.0746522958981
stetson_k  =  0.746747228716
weighted_mean  =  12.2315540541
weighted_std  =  0.223090635758
