-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34264367089
cusum  =  0.114774320419
eta  =  0.564083051796
hl_amp_ratio  =  0.476607664903
kurtosis  =  -1.00949675161
n_points  =  345
period  =  0.6005359253
period_SNR  =  41.8855219487
period_log10FAP  =  -43.5712991124
period_uncertainty  =  9.75149292839e-05
phase_cusum  =  0.246227452754
phase_eta  =  0.233212894222
phi21  =  0.800510176334
phi31  =  -1.20042875177
quartile31  =  0.55
r21  =  0.443062676975
r31  =  0.280015408807
shapiro_w  =  0.91203224659
skewness  =  -0.526032094521
slope_per10  =  -0.13280162048
slope_per90  =  0.293619071671
stetson_k  =  0.816518910739
weighted_mean  =  13.9458469395
weighted_std  =  0.329449419872
