-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34004112679
cusum  =  0.186674401529
eta  =  0.646290312393
hl_amp_ratio  =  1.09973550637
kurtosis  =  -1.32506301174
n_points  =  150
period  =  0.303724075393
period_SNR  =  14.5541427908
period_log10FAP  =  -12.8816043703
period_uncertainty  =  2.00339089552e-05
phase_cusum  =  0.181468815411
phase_eta  =  0.829291331502
phi21  =  -0.440443613077
phi31  =  -1.63394662059
quartile31  =  0.5675
r21  =  0.0708148064872
r31  =  0.157606374466
shapiro_w  =  0.932210624218
skewness  =  -0.0743222042203
slope_per10  =  -0.114874977609
slope_per90  =  0.118999995757
stetson_k  =  0.867964520578
weighted_mean  =  15.978076614
weighted_std  =  0.3097944801
