-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.12187837145
cusum  =  0.103945770076
eta  =  0.727087928807
hl_amp_ratio  =  1.9776505545
kurtosis  =  -1.00299037984
n_points  =  261
period  =  0.380074232131
period_SNR  =  25.4667188591
period_log10FAP  =  -17.5516192594
period_uncertainty  =  7.47850498627e-05
phase_cusum  =  0.185584931486
phase_eta  =  1.21990480101
phi21  =  -1.30002582406
phi31  =  -1.99929974042
quartile31  =  0.22
r21  =  0.0885737294588
r31  =  0.153341145426
shapiro_w  =  0.91939240694
skewness  =  0.501415678242
slope_per10  =  -0.110514318357
slope_per90  =  0.0997893803859
stetson_k  =  0.827997340406
weighted_mean  =  14.5224553371
weighted_std  =  0.129043822942
