-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357808136256
cusum  =  0.17032490892
eta  =  0.439239620444
hl_amp_ratio  =  0.707750087114
kurtosis  =  -1.00967409185
n_points  =  214
period  =  0.50528883923
period_SNR  =  26.9299985754
period_log10FAP  =  -24.7031174439
period_uncertainty  =  7.22006243046e-05
phase_cusum  =  0.276490543824
phase_eta  =  0.138840046449
phi21  =  -2.27518042224
phi31  =  -4.16492564612
quartile31  =  0.46
r21  =  0.52108414056
r31  =  0.306405659212
shapiro_w  =  0.943889081478
skewness  =  -0.385890082653
slope_per10  =  -0.230865521907
slope_per90  =  0.294043829077
stetson_k  =  0.831543693867
weighted_mean  =  15.9583942675
weighted_std  =  0.291605636327
