-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.265794225119
cusum  =  0.162915426399
eta  =  0.719008868968
hl_amp_ratio  =  0.398265019289
kurtosis  =  -0.376804106285
n_points  =  310
period  =  0.539943618553
period_SNR  =  35.1610226338
period_log10FAP  =  -31.6423119327
period_uncertainty  =  7.96518011792e-05
phase_cusum  =  0.261651113937
phase_eta  =  0.366518497645
phi21  =  0.787239639801
phi31  =  1.71330159134
quartile31  =  0.345
r21  =  0.472841622556
r31  =  0.335232727806
shapiro_w  =  0.937294661999
skewness  =  -0.642733060109
slope_per10  =  -0.0838152784631
slope_per90  =  0.0946474123535
stetson_k  =  0.709422257212
weighted_mean  =  17.4174613205
weighted_std  =  0.254609196427
