-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343056099238
cusum  =  0.141251657979
eta  =  0.60040106924
hl_amp_ratio  =  0.457051631543
kurtosis  =  -0.845050213897
n_points  =  303
period  =  0.516883423907
period_SNR  =  41.3522673451
period_log10FAP  =  -42.9595905563
period_uncertainty  =  7.29937628938e-05
phase_cusum  =  0.335793852777
phase_eta  =  0.341410059225
phi21  =  0.805784468913
phi31  =  -1.31594780337
quartile31  =  0.5
r21  =  0.377968508596
r31  =  0.245593412798
shapiro_w  =  0.921125292778
skewness  =  -0.592665660655
slope_per10  =  -0.08204380384
slope_per90  =  0.0827117345409
stetson_k  =  0.75699139265
weighted_mean  =  17.6717334635
weighted_std  =  0.304562118912
