-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247295522333
cusum  =  0.140327692192
eta  =  0.536179129457
hl_amp_ratio  =  0.326610979209
kurtosis  =  3.84546653649
n_points  =  388
period  =  0.332401285442
period_SNR  =  36.4655614289
period_log10FAP  =  -31.6820473887
period_uncertainty  =  3.1044651097e-05
phase_cusum  =  0.179404408769
phase_eta  =  0.752320115365
phi21  =  0.418181502492
phi31  =  -1.28937788468
quartile31  =  0.1025
r21  =  0.40786715846
r31  =  0.114774877412
shapiro_w  =  0.751286625862
skewness  =  -1.65862066992
slope_per10  =  -0.0530925001883
slope_per90  =  0.100745922487
stetson_k  =  0.562149007971
weighted_mean  =  13.4604578834
weighted_std  =  0.19394385267
