-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202720852882
cusum  =  0.262242148392
eta  =  0.745952319842
hl_amp_ratio  =  0.615764455414
kurtosis  =  -0.0847279655517
n_points  =  94
period  =  0.543555316609
period_SNR  =  12.0159058164
period_log10FAP  =  -5.14782338517
period_uncertainty  =  7.33097749675e-05
phase_cusum  =  0.295763025938
phase_eta  =  0.556951461245
phi21  =  -2.03800124325
phi31  =  -2.93173068416
quartile31  =  0.2875
r21  =  0.406582793881
r31  =  0.19811618801
shapiro_w  =  0.969345927238
skewness  =  -0.513819765091
slope_per10  =  -0.145337506038
slope_per90  =  0.293149999343
stetson_k  =  0.748541279333
weighted_mean  =  15.1894168586
weighted_std  =  0.207636613792
