-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29598330954
cusum  =  0.356620037903
eta  =  0.709158880938
hl_amp_ratio  =  0.616123389252
kurtosis  =  -1.28168669166
n_points  =  27
period  =  0.357553316561
period_SNR  =  6.56284026159
period_log10FAP  =  -0.195267903944
period_uncertainty  =  3.42680965925e-05
phase_cusum  =  0.271249211931
phase_eta  =  0.472631964869
phi21  =  1.05764515016
phi31  =  2.34481518537
quartile31  =  0.44
r21  =  0.213859524948
r31  =  0.0293188050947
shapiro_w  =  0.849999308586
skewness  =  -0.509755143136
slope_per10  =  -0.226905982917
slope_per90  =  0.541599998251
stetson_k  =  0.849771041168
weighted_mean  =  13.9293854749
weighted_std  =  0.233884281207
