-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189382384078
cusum  =  0.10909847314
eta  =  0.674893697695
hl_amp_ratio  =  0.975411165973
kurtosis  =  0.47653651203
n_points  =  492
period  =  0.337422699666
period_SNR  =  43.8400974123
period_log10FAP  =  -45.4283515188
period_uncertainty  =  3.20220459499e-05
phase_cusum  =  0.182718865279
phase_eta  =  0.985646729918
phi21  =  1.14019763141
phi31  =  1.93345703233
quartile31  =  0.2725
r21  =  0.125801705565
r31  =  0.0462285371436
shapiro_w  =  0.985686004162
skewness  =  -0.0850550856688
slope_per10  =  -0.0289045286179
slope_per90  =  0.0434340240659
stetson_k  =  0.810792212898
weighted_mean  =  11.9102642276
weighted_std  =  0.193452088827
