-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280759885426
cusum  =  0.261945872323
eta  =  0.328087363207
hl_amp_ratio  =  0.136420085932
kurtosis  =  1.34761422269
n_points  =  236
period  =  0.499937937359
period_SNR  =  31.5359783827
period_log10FAP  =  -27.7358169572
period_uncertainty  =  7.05369866968e-05
phase_cusum  =  0.412814294236
phase_eta  =  0.123502916733
phi21  =  -2.54343645092
phi31  =  -4.69531135474
quartile31  =  0.2425
r21  =  0.379917920908
r31  =  0.218166149344
shapiro_w  =  0.803934454918
skewness  =  -1.42976717208
slope_per10  =  -0.0984692257726
slope_per90  =  0.18178250188
stetson_k  =  0.596951197947
weighted_mean  =  14.2540253566
weighted_std  =  0.20153362901
