-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355057549684
cusum  =  0.273146632157
eta  =  0.649347259647
hl_amp_ratio  =  0.297421670102
kurtosis  =  -0.233398401144
n_points  =  73
period  =  0.461303734934
period_SNR  =  11.2284849135
period_log10FAP  =  -6.7907154541
period_uncertainty  =  4.53882756334e-05
phase_cusum  =  0.24250130278
phase_eta  =  0.20393896215
phi21  =  0.420370941007
phi31  =  1.50720042941
quartile31  =  0.4
r21  =  0.362265307055
r31  =  0.315206900028
shapiro_w  =  0.85741853714
skewness  =  -0.978535884619
slope_per10  =  -0.435800002888
slope_per90  =  0.536811835651
stetson_k  =  0.717407131085
weighted_mean  =  15.5695366996
weighted_std  =  0.281613451759
