-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388522033164
cusum  =  0.211440447725
eta  =  1.20862387459
hl_amp_ratio  =  0.610969460192
kurtosis  =  -1.04700457521
n_points  =  48
period  =  0.461591670688
period_SNR  =  11.6085672814
period_log10FAP  =  -1.61964693027
period_uncertainty  =  5.5680540097e-05
phase_cusum  =  0.374579975171
phase_eta  =  0.457328654622
phi21  =  0.574142092152
phi31  =  1.09032610234
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.313842307371
r31  =  0.171027699554
shapiro_w  =  0.898516654968
skewness  =  -0.554097414333
slope_per10  =  -0.112317335357
slope_per90  =  0.447837455058
stetson_k  =  0.776398469508
weighted_mean  =  16.0077264166
weighted_std  =  0.316062603701
