-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207544235657
cusum  =  0.144454186954
eta  =  0.567475656265
hl_amp_ratio  =  0.81139984838
kurtosis  =  -0.777695171904
n_points  =  305
period  =  0.318017024733
period_SNR  =  39.840729902
period_log10FAP  =  -40.7570193502
period_uncertainty  =  2.88320060964e-05
phase_cusum  =  0.307603647044
phase_eta  =  0.635539312455
phi21  =  -2.04614515792
phi31  =  -4.83188210269
quartile31  =  0.27
r21  =  0.125253048281
r31  =  0.134326151465
shapiro_w  =  0.97604739666
skewness  =  -0.219983864726
slope_per10  =  -0.0613263661875
slope_per90  =  0.0508734309857
stetson_k  =  0.840197062567
weighted_mean  =  11.6239344262
weighted_std  =  0.168360256676
