-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30982050369
cusum  =  0.226087274437
eta  =  0.614531587551
hl_amp_ratio  =  0.499785606882
kurtosis  =  -0.0426359070082
n_points  =  377
period  =  0.540068580311
period_SNR  =  46.5799099749
period_log10FAP  =  -44.1677370229
period_uncertainty  =  8.22974205094e-05
phase_cusum  =  0.219962716527
phase_eta  =  0.6488451592
phi21  =  -2.10165703677
phi31  =  -1.63095000371
quartile31  =  0.43
r21  =  0.266424983507
r31  =  0.167392629287
shapiro_w  =  0.93669295311
skewness  =  -0.759201425905
slope_per10  =  -0.0705602078637
slope_per90  =  0.0689885462034
stetson_k  =  0.783955630498
weighted_mean  =  12.7662012817
weighted_std  =  0.268380577686
