-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303014533428
cusum  =  0.193895258098
eta  =  0.698745083951
hl_amp_ratio  =  0.312595018581
kurtosis  =  -1.18952492291
n_points  =  61
period  =  0.222859828274
period_SNR  =  9.71435600033
period_log10FAP  =  -5.76603577522
period_uncertainty  =  1.33066532742e-05
phase_cusum  =  0.36531478649
phase_eta  =  0.360078048417
phi21  =  -3.40207945974
phi31  =  -5.38742934029
quartile31  =  0.5
r21  =  0.14263943803
r31  =  0.117595680374
shapiro_w  =  0.846899628639
skewness  =  -0.621534146103
slope_per10  =  -0.149954028995
slope_per90  =  0.502385017673
stetson_k  =  0.741574529893
weighted_mean  =  12.7555737705
weighted_std  =  0.255404048841
