-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.369813020768
cusum  =  0.17077568374
eta  =  0.46995453256
hl_amp_ratio  =  0.214300854962
kurtosis  =  -0.611361780735
n_points  =  132
period  =  0.519030303703
period_SNR  =  13.4586527451
period_log10FAP  =  -11.8874452597
period_uncertainty  =  8.47534808929e-05
phase_cusum  =  0.329405083693
phase_eta  =  0.532480933176
phi21  =  0.557591508334
phi31  =  2.7527805645
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.389286502361
r31  =  0.148661832056
shapiro_w  =  0.820818126202
skewness  =  -0.936438653485
slope_per10  =  -0.217820027594
slope_per90  =  0.400885741034
stetson_k  =  0.660607174833
weighted_mean  =  14.5606243902
weighted_std  =  0.371524217627
