-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184859413942
cusum  =  0.11518818995
eta  =  0.636332977458
hl_amp_ratio  =  0.640286033741
kurtosis  =  -0.970402517427
n_points  =  480
period  =  0.601721299672
period_SNR  =  63.4106935571
period_log10FAP  =  -71.9380263551
period_uncertainty  =  7.89142701668e-05
phase_cusum  =  0.316458800384
phase_eta  =  0.156050750029
phi21  =  1.25306368062
phi31  =  2.8198247559
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.425166447234
r31  =  0.283746581562
shapiro_w  =  0.957766115665
skewness  =  -0.139836928423
slope_per10  =  -0.142099095195
slope_per90  =  0.207263913564
stetson_k  =  0.839650333106
weighted_mean  =  13.4542918149
weighted_std  =  0.156386509862
