-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.401140062265
cusum  =  0.445835748768
eta  =  0.532764837569
hl_amp_ratio  =  0.554202823303
kurtosis  =  -1.29241241316
n_points  =  74
period  =  0.463660994312
period_SNR  =  14.7287501253
period_log10FAP  =  -6.09357178979
period_uncertainty  =  6.20489799419e-05
phase_cusum  =  0.371662925307
phase_eta  =  0.211836851451
phi21  =  0.616456562726
phi31  =  -1.59059219543
quartile31  =  0.7275
r21  =  0.463284152154
r31  =  0.369635122848
shapiro_w  =  0.899783730507
skewness  =  -0.382977675445
slope_per10  =  -0.331907274753
slope_per90  =  0.196917792869
stetson_k  =  0.805100360778
weighted_mean  =  16.0263587428
weighted_std  =  0.411926497189
