-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277967149149
cusum  =  0.10906136417
eta  =  0.575651884627
hl_amp_ratio  =  0.47865962671
kurtosis  =  -0.645378840759
n_points  =  369
period  =  0.533644892887
period_SNR  =  45.9482384373
period_log10FAP  =  -48.7312315005
period_uncertainty  =  9.47410775902e-05
phase_cusum  =  0.252097353748
phase_eta  =  0.097310343656
phi21  =  -2.4012021771
phi31  =  -4.48878732616
quartile31  =  0.38
r21  =  0.528812726269
r31  =  0.342323832206
shapiro_w  =  0.930734336376
skewness  =  -0.636490139299
slope_per10  =  -0.132293660668
slope_per90  =  0.126387547063
stetson_k  =  0.76941794195
weighted_mean  =  16.744309616
weighted_std  =  0.244691625458
