-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.443615082891
cusum  =  0.269976446784
eta  =  1.06515953901
hl_amp_ratio  =  0.619837113841
kurtosis  =  0.136304808738
n_points  =  325
period  =  0.480088762179
period_SNR  =  36.9475839389
period_log10FAP  =  -27.1575394719
period_uncertainty  =  6.3895971351e-05
phase_cusum  =  0.368364693561
phase_eta  =  1.13470821898
phi21  =  -2.26686769426
phi31  =  -4.69855372504
quartile31  =  0.63
r21  =  0.37033103259
r31  =  0.0684179463433
shapiro_w  =  0.980718612671
skewness  =  0.189131373657
slope_per10  =  -0.0223527033402
slope_per90  =  0.020304683349
stetson_k  =  0.700754431388
weighted_mean  =  19.4437059262
weighted_std  =  0.457831652324
