-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341853318822
cusum  =  0.21741482137
eta  =  0.370676396545
hl_amp_ratio  =  0.459264674461
kurtosis  =  -0.687891782581
n_points  =  151
period  =  0.474137804892
period_SNR  =  19.6895187839
period_log10FAP  =  -17.8037442698
period_uncertainty  =  6.58927419092e-05
phase_cusum  =  0.262899182844
phase_eta  =  0.270191327193
phi21  =  -2.24943835539
phi31  =  -1.08443621555
quartile31  =  0.4
r21  =  0.448153813167
r31  =  0.222177512976
shapiro_w  =  0.942602813244
skewness  =  -0.523113142851
slope_per10  =  -0.168460218515
slope_per90  =  0.49579998944
stetson_k  =  0.798565425043
weighted_mean  =  13.7695856663
weighted_std  =  0.26779123652
