-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33557493478
cusum  =  0.189025780274
eta  =  0.506516127055
hl_amp_ratio  =  0.548685546839
kurtosis  =  -0.327747081172
n_points  =  303
period  =  0.500588024453
period_SNR  =  32.3117034035
period_log10FAP  =  -31.9524118504
period_uncertainty  =  6.71137492748e-05
phase_cusum  =  0.219716113195
phase_eta  =  0.367736313096
phi21  =  0.874337377956
phi31  =  2.13959225362
quartile31  =  0.46
r21  =  0.52749556616
r31  =  0.305144777871
shapiro_w  =  0.936773955822
skewness  =  -0.708061396843
slope_per10  =  -0.0778455197556
slope_per90  =  0.159208494843
stetson_k  =  0.787575234933
weighted_mean  =  13.1624476295
weighted_std  =  0.302607860735
