-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309458506313
cusum  =  0.148175277336
eta  =  0.668032057526
hl_amp_ratio  =  0.464883848981
kurtosis  =  -0.504763198739
n_points  =  324
period  =  0.570855488515
period_SNR  =  39.23641821
period_log10FAP  =  -40.1682098387
period_uncertainty  =  9.13193470914e-05
phase_cusum  =  0.218391113967
phase_eta  =  0.151424528846
phi21  =  1.02242750801
phi31  =  5.37500728945
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.507077017097
r31  =  0.298607725998
shapiro_w  =  0.931983709335
skewness  =  -0.474031743212
slope_per10  =  -0.116935191014
slope_per90  =  0.327094909504
stetson_k  =  0.784777026779
weighted_mean  =  13.7061109427
weighted_std  =  0.278827262356
