-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259326942472
cusum  =  0.159971761136
eta  =  0.549906366457
hl_amp_ratio  =  0.654898844783
kurtosis  =  -0.0801976389647
n_points  =  130
period  =  0.398381652322
period_SNR  =  14.0338741479
period_log10FAP  =  -10.917555675
period_uncertainty  =  4.24370080385e-05
phase_cusum  =  0.261381379714
phase_eta  =  0.681151989443
phi21  =  -0.20219839237
phi31  =  -0.000702044349714
quartile31  =  0.3
r21  =  0.24627888419
r31  =  0.194819991323
shapiro_w  =  0.954881310463
skewness  =  -0.662275234979
slope_per10  =  -0.102108978896
slope_per90  =  0.259499996901
stetson_k  =  0.766564768351
weighted_mean  =  15.461575188
weighted_std  =  0.2534296331
