-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343710239984
cusum  =  0.126974897571
eta  =  0.612663017372
hl_amp_ratio  =  0.293165195036
kurtosis  =  0.114442887549
n_points  =  270
period  =  0.516139817999
period_SNR  =  33.1612657545
period_log10FAP  =  -32.1936832083
period_uncertainty  =  7.64923571169e-05
phase_cusum  =  0.278529613984
phase_eta  =  0.186539182535
phi21  =  0.649106307101
phi31  =  1.80037587223
quartile31  =  0.36
r21  =  0.425499477846
r31  =  0.322058864627
shapiro_w  =  0.881024360657
skewness  =  -0.986727060603
slope_per10  =  -0.185331328563
slope_per90  =  0.259400003124
stetson_k  =  0.728776546515
weighted_mean  =  14.1563853533
weighted_std  =  0.253393140324
