-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.190593085439
cusum  =  0.140257099325
eta  =  0.593809458282
hl_amp_ratio  =  1.75855570555
kurtosis  =  -1.38741286503
n_points  =  228
period  =  0.390151621321
period_SNR  =  37.4111050814
period_log10FAP  =  -33.2056467201
period_uncertainty  =  5.41526271865e-05
phase_cusum  =  0.321297172055
phase_eta  =  0.393659745087
phi21  =  -1.57712714308
phi31  =  -3.53960823759
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.0802693413821
r31  =  0.0683345293623
shapiro_w  =  0.913866460323
skewness  =  0.237445597675
slope_per10  =  -0.153911819582
slope_per90  =  0.155759798384
stetson_k  =  0.878906731503
weighted_mean  =  13.6908435193
weighted_std  =  0.15303853757
