-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.190627958127
cusum  =  0.115756072292
eta  =  0.500889316366
hl_amp_ratio  =  0.748169418662
kurtosis  =  -1.51650866247
n_points  =  353
period  =  0.349951561112
period_SNR  =  58.7108381169
period_log10FAP  =  -66.4122602651
period_uncertainty  =  3.40777825243e-05
phase_cusum  =  0.246681545101
phase_eta  =  0.0984248034689
phi21  =  1.53646968138
phi31  =  3.47261316355
quartile31  =  0.27
r21  =  0.114393491058
r31  =  0.0682281351204
shapiro_w  =  0.901776432991
skewness  =  -0.0916135902757
slope_per10  =  -0.128851991989
slope_per90  =  0.147274526804
stetson_k  =  0.886890404609
weighted_mean  =  14.0566593376
weighted_std  =  0.137225040082
