-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291855853472
cusum  =  0.137378954954
eta  =  0.629885574464
hl_amp_ratio  =  0.292066554868
kurtosis  =  -0.172038380942
n_points  =  326
period  =  0.58407429374
period_SNR  =  39.0492128133
period_log10FAP  =  -33.0385147335
period_uncertainty  =  9.76516935422e-05
phase_cusum  =  0.252285070557
phase_eta  =  0.33396558376
phi21  =  0.580952340188
phi31  =  1.93052659231
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.509324458844
r31  =  0.282876437697
shapiro_w  =  0.896456420422
skewness  =  -0.913714713871
slope_per10  =  -0.152924083254
slope_per90  =  0.159892038288
stetson_k  =  0.677354712983
weighted_mean  =  15.3598564267
weighted_std  =  0.257159835477
