-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385984959146
cusum  =  0.11305406439
eta  =  0.523453976883
hl_amp_ratio  =  0.150085566629
kurtosis  =  0.0743643847064
n_points  =  343
period  =  0.483012790261
period_SNR  =  44.9339314623
period_log10FAP  =  -44.9588890685
period_uncertainty  =  6.47539680657e-05
phase_cusum  =  0.252610333587
phase_eta  =  0.0573771594792
phi21  =  3.78211289432
phi31  =  4.6706041859
quartile31  =  0.425
r21  =  0.464903278177
r31  =  0.329169723512
shapiro_w  =  0.80341732502
skewness  =  -1.1794352921
slope_per10  =  -0.137311815437
slope_per90  =  0.23972477024
stetson_k  =  0.623120725147
weighted_mean  =  14.0922197241
weighted_std  =  0.33366705577
